Title: PSI* / Chimie / Deuxième principe en thermochimie

L'enthalpie libre :

Delta G (détailler l'expression en utilisant les principes):

Q: La transformation est dite spontanée
A: La transformation est dite spontanée si elle a lieu sans échange de travail autre que celui des forces de pression

Q: La différenciel d'enthalpie libre dans le cas de formation d'élléments
A: la somme est un terme correctif

La relation d'Euler :

Potentiel chimique en fonction de l'activité :