Title: PCSI / SI / Architecture Fonctionnelle et Structurelle

Chaîne d’information et Chaîne de puissance

Capteur
potentiométrique

Q: Détecteur inductif
A: tor(tout ou rien)

Q: Détecteur capacitif
A: tor = tout ou rien

Capteur à
jauge de
déformation

Génératrice tachymétrique

Codeur incrémental

Détecteur électromécanique

pas d'un engrenage

Q: Engrenage unique: relation w/w
A: (n le nombre de contact exterieur)

Q: système roue et vis sans fin
A: ( n le nombre de filets et Z le nombre de dents)

?