Title: PCSI / Physique / Filtres

Fonction de transfert d’un filtre linéaire

Bande passante et pulsation de coupure

La largeur ∆ω de la bande passante d’un filtre passe-bande d’ordre 2

Passe-bas d’ordre 1

Passe-haut d’ordre 1

Passe-bas d’ordre 2

Passe-haut d’ordre 2

Passe-bande d’ordre 2

Coupe-bande d’ordre

modèle de l’ALI idéal

Condition de chaînage optimal de deux quadripôles