Title: PCSI / Physique / Thermo / T1

Définition d'un équilibre thermodynamique

Capacité thermique à volume constant définition et valeur:

définition paroi diathermane et athermane

définition equilibre mécanique (thermo)

Q: Vitesse quadratique moyenne dans un gaz parfait:
A: On peut retouver l'expression avec u = m*v^2/2

Première loi de Joule

coefficient de dilatation iosbare et coefficient de compressibilité isothèrme: